Velg for å la Windows Scripting Host lukke skript etter de har kjørt det angitte antall sekunder.

Du kan bruke dette alternativet for å unngå at skript kjører for lenge eller aldri avslutter.


Angir hvor mange sekunder skript tillates å kjøre.

Hvis Stopp skript etter angitt antall sekunder ikke er merket av, vil denne tekstboksen være utilgjengelig og framstå som nedtonet.


Velg for å la Windows Scripting Host vise versjonsinformasjon om Windows Scripting Host hver gang du kjører et skript.


Velg for å tilbakestille standardinnstillingene for Windows Scripting Host.


Velg for å la Windows Scripting Host lukke det valgte skriptet etter det har kjørt i angitt antall sekunder.

Du kan bruke dette alternativet for å unngå at skript kjører for lenge eller aldri avslutter.


Angir hvor mange sekunder det valgte skriptet tillates å kjøre.

Hvis Stopp skript etter angitt antall sekunder ikke er merket av, vil denne tekstboksen være utilgjengelig og framstå som nedtonet.


Velg for å la Windows Scripting Host vise versjonsinformasjon om Windows Scripting Host hver gang du kjører det valgte skriptet.


Velg for å tilbakestille standardinnstillingene for Windows Scripting Host for det valgte skriptet.


Hvis du vil se opplysningene i denne Hjelpefilen

1	Klikk her [image]  for å kjøre Windows Scripting Host.

2	For å få hjelp til et element kan du klikke [image] øverst i dialogboksen, og så klikke elementet du vil ha informasjon om.

Note

Du kan også starte Windows Scripting Host ved å klikke på Start-knappen, velge  Kjør, skrive WScript.exe, og trykke ENTER, eller ved å høyreklikke på en snarvei til et skript og velge Egenskaper.